漢字対応表エディタ ヘルプ 目次

メニュー

[ファイル] メニュー

[編集] メニュー

[表示] メニュー

[効力] メニュー

[ツール] メニュー

[ヘルプ] メニュー

使い方

漢字対応表エディタの使い方


[ファイル]メニューのコマンド

[ファイル]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[新規作成]	新規に漢字対応表を作成します。
[開く...]	既存の漢字対応表（～.kkt）を開きます。
[上書き保存]	現在の内容を開いている漢字対応表ファイルに上書きして保存します。保存する前に内容を検査してエラーチェックを行います。
[名前を付けて保存...]	現在の内容を新たにファイル名を付けて保存します。保存する前に内容を検査してエラーチェックを行います。
[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力...]	現在の内容をテキストファイルとして保存します。
[ファイル名1,2,3,4,...]	ここには、直前に閉じた漢字対応表ファイル名が番号とともに最大４つまで表示されます。ここから目的の漢字対応表ファイルを選択して開くことができます。
[漢字対応表の終了]	漢字対応表エディタを終了します。漢字対応表に変更がかかっていて保存していない場合は保存するか問い合わせます。


[編集]メニューのコマンド

[編集]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[元に戻す]	直前の編集作業を向こうにして、元に戻します。
[切り取り]	選択されている行の内容が切り取られて、カットバッファに入ります。
[コピー]	選択されている行の内容がカットバッファに入ります。
[貼り付け]	カットバッファに入っている内容を、現在のセルポインタが指している行へ貼り付けられます。
[削除]	選択されている項目の内容が削除されます。
[すべて選択]	すべての設定項目欄が選択した状態になります。
[一行下げる]	セルポインタがある行以降が１行ずつ下がります。通常は、行挿入をする場合に使用します。
[整列]	Ｗｉｎコード、ホストコードを基準として設定値を並べ替えます。並べ替えには次の４つのパターンがあります。 Ｗｉｎコード順（昇順） Ｗｉｎコード順（降順） ホストコード順（昇順） ホストコード順（降順）
[検索]	漢字やコードで設定項目を検索できます。


[表示]メニューのコマンド

[表示]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[ツールバー]	ツールバーを表示したり消去したりします。
[ステータスバー]	ステータスバーを表示したり消去したりします。
[漢字部のフォント]	漢字欄に表示されるフォントを指定します。


[効力]メニューのコマンド

[効力]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[有効化]	選択されている行の内容を有効にして、効力欄の印を消します。ただし、一時無効の印“(-)”は消えません。.
[無効化]	選択されている行の内容を消去せずに無効にして、効力欄に印“-”を表示します。


ダミータグ


[ツール]メニューのコマンド
[ツール]コマンド([ファイル]メニュー)

[ツール]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[検査]	設定されている内容に誤りがあるかどうかを検査します。
[前のエラー]	現在のセルポインターから一つ前のエラーがある行へセルポインターを移動します。
[次のエラー]	現在のセルポインターから次のエラーがある行へセルポインターを移動します。
[ＣＳＶ形式]	漢字対応表をＣＳＶ形式で活用するために使用します。 ＣＳＶ形式ファイルの読み込み、書き込みを行います。


[ヘルプ]メニューのコマンド

[ヘルプ]メニューには以下のようなコマンドがあります。

[トピックの検索]	ヘルプの目次、及びヘルプの検索画面を表示します。
[バージョン情報...]	漢字対応表エディタのバージョン情報を表示します。


[新規作成]コマンド
[新規作成]コマンド([ファイル]メニュー)

新規に漢字対応表を作成します。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+N


[開く...]コマンド
[開く...]コマンド([ファイル]メニュー)

既存の漢字対応表ファイルを開きます。

メニューから選ぶか、ツールバーのボタンを選択すると[ﾌｧｲﾙを開く...]ダイアログボックスが表示されます。

漢字対応表エディタで開くことができるファイルの拡張子は“.kkt”のみです。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+O


[ﾌｧｲﾙを開く...]ダイアログボックス

[ﾌｧｲﾙを開く...]ダイアログボックスでは、以下の設定ができます。

ファイル名

開きたい漢字対応表の名前を入力または選択します。リストボックスには、漢字対応表ファイル“.kkt”と一致する拡張子を持ったファイルが一覧表示されます。

F*TRAN+をインストールすると以下の漢字対応表ファイルが標準でインストールされます。

F.KKT	富士通・ＪＥＦ用
H.KKT	日立・ＫＥＩＳ用
I.KKT	日本ＩＢＭ・ＩＢＭ漢字用
M.KKT	三菱・ＭＥＬＣＯＭ漢字用
N.KKT	ＮＥＣ・ＪＩＰＳ用
T.KKT	東芝・東芝漢字用
U.KKT	日本ユニシス・ＬＥＴＳ－Ｊ用
U-FU90.KKT	Ｕｎｉｘ・富士通Ｕ９０系用
U-HP.KKT	Ｕｎｉｘ・ＨＰ系用
U-IBM.KKT	Ｕｎｉｘ・ＩＢＭ系用
U-SUN.KKT	Ｕｎｉｘ・ＳＵＮ系用
WIN.KKT	Ｗｉｎｄｏｗｓ・シフトＪＩＳ用
ファイルの種類

開きたい文書のファイル形式を選択します。

漢字対応表ファイルの拡張子は“kkt”です。

ファイルの場所

漢字対応表ファイルが保存されている場所（ドライブ、ディレクトリ）を選択します。


[上書き保存]コマンド
[上書き保存]コマンド([ファイル]メニュー)

作業中の漢字対応表ファイルの名前、保存場所を変更しないで保存します。初めて保存するときは[名前を付けて保存]ダイアログボックスを表示しますので、適切なファイル名を付けて保存することができます。ファイル名、保存場所を変更して保存したいときは[名前を付けて保存...]コマンド.を使います。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+S


[名前を付けて保存...]コマンド
[名前を付けて保存...]コマンド([ファイル]メニュー)

作業中の処理にファイル名を付けて保存します。選択すると[名前を付けて保存]ダイアログボックスを表示しますので、適切なファイル名を付けて保存することができます。

ファイル名、保存場所を変更しないで保存したいときは[上書き保存]コマンドを使います。


[名前を付けて保存]ダイアログボックス

[名前を付けて保存]ダイアログボックスでは、以下の設定ができます。

ファイル名

元のファイル名と違う名前でファイル名を入力します。拡張子（“.kkt”）を省略した場合は自動的に拡張子が付加されます。

ファイルの種類

一覧に表示したい文書のファイル形式を選択します。

漢字対応表ファイルの拡張子は“kkt”です。

ファイルの場所

漢字対応表ファイルを保存したい場所（ドライブ、ディレクトリ）を選択します。


[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力...]コマンド
[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力...]コマンド([ファイル]メニュー)

現在の内容をテキストファイルとして保存します。選択すると[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力]ダイアログボックスを表示しますので、適切なファイル名を付けて保存することができます。

ショートカット

ツールバー:


[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力]ダイアログボックス

[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ出力]ダイアログボックスでは、以下の設定ができます。

ファイル名

元のファイル名と違う名前でファイル名を入力します。拡張子（“.txt”）を省略した場合は自動的に拡張子が付加されます。

ファイルの種類

一覧に表示したい文書のファイル形式を選択します。

ファイルの場所

テキストファイルを保存したい場所（ドライブ、ディレクトリ）を選択します。


[ファイル名　1,2,3,4,...]コマンド
[ファイル名1,2,3,4,...]コマンド([ファイル]メニュー)

[ファイル]メニューの下部には、直前に閉じた漢字対応表ファイル名が番号とともに最大4 つまで表示されます。ここから目的のファイルを選択して開くことができます。


[終了]コマンド
[終了]コマンド([ファイル]メニュー)

漢字対応表エディタでの作業を終了します。アプリケーションウィンドウのコントロールメニューにある[閉じる]コマンドを使って作業を終了することもできます。

ショートカット

マウス:	アプリケーションウィンドウのコントロールメニューボックスをダブルクリックします。

キーボード:	ALT+F4


[元に戻す]コマンド
[元に戻す]コマンド([編集]メニュー)

直前の編集作業を無効にします。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+Z


[切り取り]コマンド
[切り取り]コマンド([編集]メニュー)

選択されている行の内容が切り取られて、カットバッファに入ります。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+X


[コピー]コマンド
[コピー]コマンド([編集]メニュー)

選択されている行の内容がカットバッファに入ります。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+C


[張り付け]コマンド
[張り付け]コマンド([編集]メニュー)

カットバッファに入っている内容を現在のセルポインタが指している行へ貼り付けます。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+V


[削除]コマンド
[削除]コマンド([編集]メニュー)

選択されている項目の内容を削除します。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

Deleteキー


[すべて選択]コマンド
[すべて選択]コマンド([編集]メニュー)

すべての設定項目欄を選択した状態にします。

ショートカット

ツールバー:

キーボード:

CTRL+A


[整列]コマンド
[整列]コマンド([編集]メニュー)

Ｗｉｎコード、ホストコードを基準として設定値の並べ替えを行います。並べ替えには次の４つのパターンがあります。

Ｗｉｎコード順	昇順
	降順
ホストコード順	昇順
	降順

行選択をしてから実行するとその選択範囲が対象になります。


[検索]コマンド
[検索]コマンド([編集]メニュー)

漢字やコードで設定項目を検索します。

詳しくは検索を参照してください。


検索

現在開かれている漢字対応表から漢字やコードで項目を検索します。漢字またはコードと検索する方向を指定して実行します。漢字またはコードの両方が指定された場合はどちらかが一致する項目を検索します。「漢字(C)」の入力欄の右横にあるボタンをクリックすると漢字入力サブウィンドウを開きます。


漢字入力サブウィンドウ

編集画面の漢字欄をダブルクリックしたり、検索の「漢字(C)」の入力欄の右横にあるボタンをクリックするとこのウィンドウが開きます。

●ウィンドウ内の各項目の意味

（行コード表示欄）	選択されているＷｉｎｺｰﾄﾞの表記法（拡張ＪＩＳコード、拡張句点コード、シフトＪＩＳコード）に従ってコードが表示されます。
（漢字一覧表示部）	漢字の一覧が表示されます。入力する場合は漢字をダブルクリックします。
～ｺｰﾄﾞ：	（漢字一覧表示部）で選択されている漢字のコードが表示されます。
形：	（漢字一覧表示部）で選択されている漢字が表示されます。
漢字入力(C)	この領域に直接漢字を入力することもできます。
OK	漢字選択／入力後にこのボタンをクリックして確定させます。
ｷｬﾝｾﾙ	すべての処理を取り消してウィンドウを閉じます。


[ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰ]コマンド
[ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰ]コマンド([表示]メニュー)

ステータスバーを表示したり消去したりします。


[漢字部のﾌｫﾝﾄ...]コマンド
[漢字部のﾌｫﾝﾄ...]コマンド([表示]メニュー)

漢字欄に表示されるフォントを変更します。選択すると[ﾌｫﾝﾄ]ダイアログボックスを表示しますので、変更したいフォントを選んでください。


[ﾂｰﾙﾊﾞｰ]コマンド
[ﾂｰﾙﾊﾞｰ]コマンド([表示]メニュー)

ツールバーを表示したり消去したりします。


[有効化]コマンド
[有効化]コマンド([効力]メニュー)

選択されている行の内容を有効にし、効力欄の印を消します。ただし、一時無効の印“(-)”は消えません。

ショートカット

ツールバー:


[無効化]コマンド
[無効化]コマンド([効力]メニュー)

選択されている行の内容を消去せずに無効にし、効力欄に印“-”を表示します。

ショートカット

ツールバー:


[検査]コマンド
[検査]コマンド([ツール]メニュー)

設定されている内容に誤りがあるかどうかを検査します。行を選択してから実行すると、その選択範囲が検査の対象になります。エラーの種類は次の通りです。

不完全	Ｗｉｎコード、方向、ホストコードの３要素がそろっていない。
迷子	Ｗｉｎコード→ホストコード→別のＷｉｎコードのようにコード変換が収束しない。
１対Ｎ	Ｗｉｎコード→ホストコード、Ｗｉｎコード→別のホストコード、の様に一つのコードが二つ以上のコードに設定されている。
二重定義	同一の内容が重複して設定されている。

ショートカット

ツールバー:


[前のエラー]コマンド
[前のエラー]コマンド([ツール]メニュー)

現在のセルポインタから一つ前のエラーがある行へセルポインタを移動します。

ショートカット

ツールバー:


[次のエラー]コマンド
[次のエラー]コマンド([ツール]メニュー)

現在のセルポインタから次のエラーがある行へセルポインタを移動します。

ショートカット

ツールバー:


[CSV形式]コマンド
[CSV形式]コマンド([ツール]メニュー)

漢字対応表をＣＳＶ形式で活用するために使用します。

ＣＳＶ形式ファイルの読み込み／書き込みを行います。ＣＳＶ形式ファイルのフォーマットは次の通りです。

av,kan,wcf;wcd,dir,hcf;hcd,err,……

av	有効性（０：有効、１：一時無効（出力のみ）、２：無効）
kan	Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字
wcf	Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字コード表記 （１：拡張ＪＩＳコード、２：拡張句点コード、３：シフトＪＩＳコード）
wcd	Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字コード
dir	方向（１：→、２：←、３：⇔）
hcf	ホスト漢字コード表記（別表Ａ）
hcd	ホスト漢字コード
err	エラー番号（出力のみ、別表Ｂ）

[別表Ａ：ホスト漢字コード表記]

１１：各社（ＪＩＳ）・ＪＩＳコード

１２：各社（ＪＩＳ）・句点コード

２１：富士通（ＪＥＦ）・ＪＩＳコード

２２：富士通（ＪＥＦ）・句点コード

２３：富士通（ＪＥＦ）・ＪＥＦコード

３１：日立（ＫＥＩＳ）・ＪＩＳコード

３２：日立（ＫＥＩＳ）・句点コード

３３：日立（ＫＥＩＳ）・ＫＥＩＳコード

４１：三菱（ＭＥＬＣＯＭ）・ＪＩＳコード

４２：三菱（ＭＥＬＣＯＭ）・句点コード

４３：三菱（ＭＥＬＣＯＭ）・ＭＥＬＣＯＭコード

５１：日本ユニシス（ＬＥＴＳ－Ｊ）・ＪＩＳコード

５２：日本ユニシス（ＬＥＴＳ－Ｊ）・句点コード

５３：日本ユニシス（ＬＥＴＳ－Ｊ）・ＬＥＴＳ－Ｊコード

６１：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・ＪＩＳコード

６２：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・句点コード

６３：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・ＪＩＰＳコード

６４：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・ＪＩＰＳ（Ｅ）コード

６５：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・内部コード（Ｊ）

６６：ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）・内部コード（Ｅ）

７１：日本ＩＢＭ（ＩＢＭ）・ＩＢＭ漢字コード

８１：東芝（ＪＩＳ）・ＪＩＳコード

８２：東芝（ＪＩＳ）・句点コード

９１：シフトＪＩＳ・拡張ＪＩＳコード

９２：シフトＪＩＳ・拡張句点コード

９３：シフトＪＩＳ・シフトＪＩＳコード

１０１：ＥＵＣ、Ｇ３なし・ＪＩＳコード

１０２：ＥＵＣ、Ｇ３なし・句点コード

１０３：ＥＵＣ、Ｇ３なし・ＥＵＣコード

１１１：ＤＥＣ漢字・ＪＩＳコード

１１２：ＤＥＣ漢字・句点コード

１１３：ＤＥＣ漢字・ＥＵＣコード

１２１：ＥＵＣ、Ｇ３あり（補助漢字）・ＪＩＳコード

１２２：ＥＵＣ、Ｇ３あり（補助漢字）・句点コード

１２３：ＥＵＣ、Ｇ３あり（補助漢字）・ＥＵＣコード

１３１：ＥＵＣ、Ｇ３あり（ＪＥＦ拡張）・ＪＩＳコード

１３２：ＥＵＣ、Ｇ３あり（ＪＥＦ拡張）・句点コード

１３３：ＥＵＣ、Ｇ３あり（ＪＥＦ拡張）・ＥＵＣコード

１４１：ＳｕｐｅｒＤＥＣ漢字・ＪＩＳコード

１４２：ＳｕｐｅｒＤＥＣ漢字・句点コード

１４３：ＳｕｐｅｒＤＥＣ漢字・ＥＵＣコード

[別表Ｂ：エラーコード番号]

０：正常

１：不完全

２：迷子

４：１対Ｎ

８：二重定義

※二つ以上のエラーがある場合には組み合わせになります。たとえばエラー番号が１２の時は１対Ｎと二重定義のエラーになります。


ステータス バー
#ステータスバー

ステータスバーは、漢字対応表エディタのウィンドウの一番下に表示されます。

ステータスバーの左側の部分には、メニューコマンドを選択したときにそれぞれの簡単な説明が表示されます。同様に、ツールバーのボタンを押したままにしても簡単な説明が表示されます。説明を見た後でそのツールバーのコマンドの実行を中止したいときは、マウスポインタをそのツールバーボタン以外の位置に移動してマウスボタンを離します。

ステータス バーの右側の部分には、以下のキーの ON/OFF の状態が表示されます。

ｶﾅ	[カナ] キーが ON の状態
CAP	[Caps Lock] キーが ON の状態
NUM	[Num Lock] キーが ON の状態
SCRL	[Scroll Lock] キーが ON の状態


[トピックの検索]コマンド([ヘルプ]メニュー)

ヘルプの目次画面を表示します。この画面から漢字対応表エディタに関する用語の説明や操作の概要を見ることができます。また、キーワードによる検索も行えます。

ヘルプ項目を参照した後最初の画面に戻るには、ヘルプウィンドウの<目次>ボタンを選択します。


[バージョン情報...]コマンド([ヘルプ]メニュー)

漢字対応表エディタのバージョンや版権などについての情報を表示します。


タイトル バー

ウィンドウ上端のアプリケーション名や漢字対応表ファイル名が表示される部分です。

タイトル バーをドラッグして、ウィンドウを移動できます。

参考: ダイアログ ボックスにもタイトル バーがあり、ドラッグして移動することができます。

タイトル バーには次の要素が含まれます。

アプリケーションのコントロールメニューボタン

<アイコン化>ボタン

漢字対応表ファイル名

アプリケーション名


スクロール バー

任意のウィンドウの右端と下端に表示されます。スクロール バーの中のスクロール ボックスは、現在の位置を示します。マウスを使うと他の部分へスクロールすることができます。


[移動]コマンド(コントロールメニュー)

このコマンドを選択するとマウスポインタが上下左右に矢印の付いた形に変わります。この状態で方向キーを使って作業中のウィンドウを移動することができます。

注意:このコマンドはウィンドウが最大表示されているときには使用できません。


[アイコン化]コマンド
[最小化]コマンド(アプリケーションコントロールメニュー)

漢字対応表エディタのウィンドウを最小化して表示します。


[アイコン化]コマンド
[最大化]コマンド(アプリケーションコントロールメニュー)

漢字対応表エディタのウィンドウを最大化して表示します。


[閉じる]コマンド(コントロールメニュー)

作業中のウィンドウかダイアログボックスを閉じます。

コントロールメニューボックスをダブルクリックしても閉じることができます。

ショートカット

キーボード:	ALT+F4


[元のサイズに戻す] コマンド (コントロール メニュー)

アイコン化されたアクティブ ウィンドウを以前のサイズおよび位置に戻します。


文書の変更


ヘルプ項目がありません

ウィンドウのこの領域のヘルプ情報はありません。


ヘルプ項目がありません

このメッセージボックスに関するヘルプ情報はありません。


日本語体系の選択（新規作成の場合）

漢字対応表を新規に作成する場合は、次のウィンドウが開いてどのメーカーの日本語体系で作成するのかを選択します。

選択肢は次の通りです。

各社（ＪＩＳ）

富士通（ＪＥＦ）

日立（ＫＥＩＳ）

三菱（ＭＥＬＣＯＭ）

日本ユニシス（ＬＥＴＳ－Ｊ）

ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）

日本ＩＢＭ（ＩＢＭ）

東芝（ＪＩＳ）

シフトＪＩＳ

ＥＵＣ、Ｇ３なし

ＤＥＣ漢字

ＥＵＣ、Ｇ３あり（補助漢字）

ＥＵＣ、Ｇ３あり（ＪＥＦ拡張）

Ｓｕｐｅｒ ＤＥＣ漢字

日本語体系を選択してＯＫボタンをクリックすると編集ウィンドウが開きます。


漢字対応表エディタの単独起動

漢字対応表エディタをF*TRAN+からではなく、エクスプローラ等から単独で起動することもできます。起動すると次のウィンドウが開くので新規、または既存の漢字対応表の選択から始めます。既存の漢字対応表を選択した場合は、ファイル選択を行います。その後、日本語体系の選択ダイアログが表示されるので、通常の流れで作業を行います。

また、エクスプローラ等から漢字対応表ファイル（拡張子が“.kkt”のファイル）をダブルクリックし、直接漢字対応表エディタを起動してメンテナンスをすることもできます。


ダミータグ


編集ウィンドウ（漢字対応表エディタの使い方）

漢字対応表エディタのメインウィンドウは以下のようになっています。

●ウィンドウ内の各項目の意味

（タイトルバー）	編集する漢字対応表ファイル名が表示されます。
（メニューバー）	目的のメニューを選択して機能を実行します。
（ツールバー）	メニューバーの中でよく使われる機能がボタン化されています。
日本語体系：	編集する漢字対応表の日本語体系が表示されます。
ｺﾒﾝﾄ(K)：	編集する漢字対応表のコメントが表示されます。漢字２０文字（半角４０文字）以内で設定できます。
Winｺｰﾄﾞ(W)：	Ｗｉｎコードのコード表記法を三種類の中から選択します。
ﾎｽﾄｺｰﾄﾞ(H)：	ホストコードのコード表記法を選択肢の中から選択します。
（項目番号）	No.1からNo.4000まであります。ここをクリックして行選択を行います。
（効力）	行の内容を消去せずに無効にする場合に、無効“-”の印を付ける欄です。
（漢字）	Ｗｉｎ側の漢字を入力します。項目のダブルクリックで漢字入力サブウィンドウが開きます。
（Winｺｰﾄﾞ）	Ｗｉｎコードを入力します。ここは（漢字）欄と連携していて、どちらか一方を入力することでもう一方は自動的に入力されます。
（方向）	変換する方向を三種類（⇔、→、←）の中から選択します。
（ﾎｽﾄｺｰﾄﾞ）	ホストコードを入力します。
（ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ）	ファイルの読み書きや検査を実行した時のエラーメッセージが表示されます。
（ステータスバー）	操作のガイダンスやメッセージが表示されます。

●Ｗｉｎコード

Ｗｉｎコード（Ｗｉｎｄｏｗｓの漢字コード）の表示・入力をどのコード表記法にしたがって行うかを指定します。次の三種類の中から選択します。

拡張ＪＩＳコード	（基準値）

拡張句点コード

シフトＪＩＳコード

漢字対応表エディタの起動時やファイルの読み込み時には常に拡張ＪＩＳコード（基準値）になります。

●ホストコード

選択されている日本語体系ごとにホストコードの表記法が異なります。次の中から選択します。

日本語体系	ホストコード	基準値	系列
各社（ＪＩＳ）	ＪＩＳコード 句点コード	○	基本 基本
富士通（ＪＥＦ）	ＪＩＳコード 句点コード ＪＥＦコード	○	基本 基本 拡張
日立（ＫＥＩＳ）	ＪＩＳコード 句点コード ＫＥＩＳコード	○	基本 基本 拡張
三菱（ＭＥＬＣＯＭ）	ＪＩＳコード 句点コード ＭＥＬＣＯＭコード	○	基本 基本 拡張
日本ユニシス（ＬＥＴＳ－Ｊ）	ＪＩＳコード 句点コード ＬＥＴＳ－Ｊコード	○	基本 基本 拡張
ＮＥＣ（ＪＩＰＳ）	ＪＩＳコード 句点コード ＪＩＰＳコード ＪＩＰＳ（Ｅ）コード 内部コード（Ｊ） 内部コード（Ｅ）	○	基本 基本 拡張 拡張 基本 基本
日本ＩＢＭ（ＩＢＭ）	ＩＢＭ漢字コード	○	基本
東芝（ＪＩＳ）	ＪＩＳコード 句点コード	○	拡張 基本
シフトＪＩＳ	拡張ＪＩＳコード 拡張句点コード シフトＪＩＳコード	○	拡張 拡張 拡張
ＥＵＣ、Ｇ３なし ＤＥＣ漢字 ＥＵＣ、Ｇ３あり（補助漢字） ＥＵＣ、Ｇ３あり（ＪＥＦ漢字） ＳｕｐｅｒＤＥＣ漢字	ＪＩＳコード 句点コード ＥＵＣコード	○	基本 基本 拡張

漢字対応表エディタの起動時やファイルの読み込み時には常に基準値になります。

系列が“拡張”の場合のみ、拡張漢字領域のコード入力ができます。

ホストコードは基本系と拡張系に大別できます。ホストコードの選択を拡張系から基本系に変更すると、拡張コードが表現できなくなり、拡張コードを持つ入力データの一時無効化が起こります。効力欄が“(-)”になり、ホストコード欄が“****”になります。逆に、基本系から拡張系に変更すると、一時無効になっていた入力データが解除されて通常の表示に戻ります。

●入力基本パターン

漢字対応表に定義される基本パターンは次の通りです。

１．双方向

Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字（またはコード）	←→	ホストの漢字コード
２．片方向

Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字（またはコード）	―→	ホストの漢字コード
Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字（またはコード）	←―	ホストの漢字コード

Ｗｉｎｄｏｗｓ漢字またはＷｉｎｄｏｗｓの漢字コード、変換する方向、ホストの漢字コードの三要素を入力します。Ｗｉｎｄｏｗｓの漢字コードおよびホストの漢字コードは正しいコードの入力のみ受け付けます。句点コードを入力する場合は、１２－３４のように“-”で区切って入力します。