Copyright: Magic Software Japan K.K. 1990-1999 All Rights Reserved
Citation: dbMAGIC Ver.8 ユーティリティ  Magic Software Japan K.K. 1990-1999 All Rights Reserved


印字モード設定ユーティリティ
 印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

１．機能概要

テキスト形式プリント（WINDOWS版(WPWIN32)、DOS互換版(WPDRV32)）、ＧＵＩ形式印字プリントの印字モードや用紙レイアウトのパラメータ情報を帳票毎にスタイルとして設定できます。

ファイル出力ユーティリティのパラメータ情報も同様にスタイルとして設定できます。

２．スタイルの作成方法

作成したいスタイルのファイルをオープン（新規ファイル作成もできます）します。

次に「追加」ボタンでスタイル名と印刷形式およびオプションを設定します。

各パラメータの設定を行い実行します。

スタイルを修正する場合には、「編集」ボタンで修正できます。また、「削除」ボタンでスタイルを削除できます。

メインダイアログ

スタイル新規作成ダイアログ

スタイル削除ダイアログ

スタイル編集／WINDOWS版プリンタドライバ(WPWIN32)

スタイル編集／DOS互換版プリンタドライバ(WPDRV32)

スタイル編集／用紙レイアウト

スタイル編集／ファイル出力


メインダイアログ
印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

メインダイアログ

起動すると以下のようなダイアログが開きます。

 (ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


対象スタイルファイル名

編集対象のスタイルファイル名を入力するには、「対象スタイルファイル名」ボックスにスタイルファイル名を入力します。

新規にスタイルファイルを作成する場合には、作成するファイル名を入力します。


開く

スタイルファイルを開いたり、検索します。

新規に作成する場合には、新規に作成したいファイル名を対象スタイルファイル名に入力してから開くか、開いた後にファイル名に入力してします。

ここで、新規作成の確認が表示しますので「はい」ボタンをクリックします。

「いいえ」ボタンをクリックした場合には作成しません。


スタイル一覧

開いたスタイルファイルのスタイル名の一覧を表示します。

スタイル情報の確認や編集をする場合には、「スタイル」一覧から対象となるスタイルを選択します。


スタイル情報

スタイル一覧で選択したスタイル名の情報を表示します。

スタイル情報には、各プリンタドライバやファイル出力ユーティリティのパラメータ値を表示します。

用紙レイアウトで用紙サイズと給紙方法に関しては、各プリンタメーカの固有情報の場合には３桁の数字で表示します。


印刷形式GUI
印刷形式／GUI

ＧＵＩ形式プリントの各種パラメータを設定する場合には、「ＧＵＩ」をクリックします。

GUIを指定した場合は、用紙レイアウトダイアログ のみ表示されます。


印刷形式／WINDOWS版

テキスト形式プリントでWINDOWS版プリンタドライバの各種パラメータを設定する場合には、「WINDOWS版」をクリックします。

WINDOWS版プリンタドライバは、WINDOWSの印刷機能を利用した印刷を行います。


印刷形式／DOS互換版

テキスト形式プリントでDOS互換版プリンタドライバの各種パラメータを設定する場合には、「DOS互換版」をクリックします。

DOS互換版プリンタドライバは、本ドライバ内部でプリンタのコマンドを生成することでdbMAGICのDOS版での印刷機能と同等の印字機能を実現しています。


オプション／ファイル出力

ファイル出力ユーティリティの各パラメータを設定する場合には、「ファイル出力」チェックボックスをオンにします。

印刷形式ＧＵＩでは、使用できません。


オプション／用紙レイアウト

プリンタの用紙サイズ、用紙の向き、給紙方法やコピー枚数などの用紙レイアウトを設定する場合には、「用紙レイアウト」チェックボックスをオンにします。

印刷形式がＧＵＩの場合には、自動的にオン状態になります。

印刷形式DOS互換版では、使用できません。


編集

選択したスタイル情報を編集する場合には、「編集」ボタンをクリックします。


新規作成

新規にスタイルを作成する場合には、「新規作成」ボタンをクリックします。


削除

選択したスタイル情報を削除する場合には、「削除」ボタンをクリックします。


MGPRN情報

MGPRN情報ダイアログをクローズします。


スタイル新規作成ダイアログ
 印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル新規作成ダイアログ

スタイル情報を新規に作成するためのダイアログです。

(ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


スタイル名

新規に作成するスタイル名を入力する場合には、「スタイル名」ボックスにスタイル名を入力します。


スタイル新規作成実行

このダイアログを閉じ、印刷形式および、オプションで指定したパラメータが設定できるようになります。


スタイル新規作成中止

スタイルの新規作成を行わずダイアログボックスを閉じます。


スタイル削除ダイアログ
 印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル削除ダイアログ

スタイル情報の削除確認ダイアログです。

(ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


スタイル名

削除するスタイル名を表示します。


スタイル削除実行

このダイアログを閉じ、指定したスタイルを削除します。


スタイル削除中止

指定したスタイルを削除せずにダイアログボックスを閉じます。


スタイル名

編集するスタイル名を表示します。

スタイル名を変更する場合には、「スタイル名」ボックスに変更するスタイル名を入力します。


プリンタ名

スタイル情報を編集する場合、対象となるプリンタ名を表示します。

対象とするプリンタ名を変更する場合には、一覧から任意のプリンタ名を選択します。

プリンタ名の一覧は、WINDOWSに登録したプリンタ名の一覧を表示します。

編集対象となる情報は、用紙レイアウト情報の全てと、WINDOWS版のフォント情報です。


スタイル登録実行

このダイアログを閉じ、編集したスタイル情報を登録します。


スタイル登録中止

編集したスタイル情報を保存せずにダイアログボックスを閉じます。


スタイルデフォルト編集
スタイルデフォルト設定

現在編集している各スタイル情報をデフォルトに設定します。


スタイル編集／WINDOWS版プリンタドライバ（ＷＰＷＩＮ３２）
 印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル編集／WINDOWS版プリンタドライバ(WPWIN32)

スタイル情報を編集するためのダイアログです。

(ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


共通コマンド実行

フォームレイアウト上の共通コマンドを実行する場合には、「共通コマンド実行」チェックボックスをオンにします。


メッセージ表示

エラーメッセージなどを表示する場合には、「メッセージ表示」チェックボックスをオンにします。


単位種別／ミリ

フォームレイアウトの印字サイズと位置をミリ単位に設定する場合には、「ミリ」をクリックします。

各サイズの分母は精度となります。


単位種別／インチ

フォームレイアウトの印字サイズと位置をインチ単位に設定する場合には、「インチ」をクリックします。

各サイズの分母は精度となります。


単位種別／DOS互換

フォームレイアウトの印字サイズと位置をDOS互換単位に設定する場合には、「DOS互換」をクリックします。

DOS互換とは、dbMAGICのDOS版の印字と互換性を持たせる為の単位となります。

各サイズの分母は解像度に相当します。


文字原点／左上

印字するテキストの文字原点の位置を左上に設定する場合には、「左上」をクリックします。

共通コマンドで縦倍角を設定した場合には、下方向に文字が伸びます。この場合には、次行の文字と重なる場合があります。


文字原点／左下

印字するテキストの文字原点の位置を左下に設定する場合には、「左下」をクリックします。

共通コマンドで縦倍角を設定した場合には、「印字位置を(倍角数 - 1) X 文字高さ」分下方向に移動して、上方向に文字が伸びます。


文字種類／パイカ

文字の種類をパイカに設定する場合には、「パイカ」をクリックします。

パイカに設定しても、パイカ印字しません。文字種類が半角で間隔が４と同じ印字に結果になります。


文字種類／半角

文字の種類を半角に設定する場合には、「半角」をクリックします。


文字種類／縮小

文字の種類を縮小に設定する場合には、「縮小」をクリックします。

縮小に設定した場合には、文字サイズで設定したサイズを縮小して印字します。


文字高／精度

文字の高さの精度を設定する場合には、「文字高」の精度一覧から任意の精度を選択します。

単位種別をＤＯＳ互換に設定した場合には、プリンタの解像度として表すことができます。

精度の単位は、単位種別で設定した単位となります。


文字高／サイズ

文字の高さのサイズを設定する場合には、「文字高」ボックスに任意の数を入力します。

高さに０を設定した場合には、プリンタのカレント値になります。

サイズの単位は、単位種別で設定した単位となります。


文字幅／精度

文字の幅の精度は、「文字高」精度と同じに設定します。

単位種別をＤＯＳ互換に設定した場合には、プリンタの解像度として表わすことができます。

精度の単位は、単位種別で設定した単位となります。


文字幅／サイズ

文字の幅のサイズを設定する場合には、「文字幅」ボックスに任意の数を入力します。

文字の幅は１バイト文字のサイズとなります。

幅を０に設定した場合には、プリンタのカレント値になります。

サイズの単位は、単位種別で設定した単位となります。


文字間隔／精度

文字間隔の精度を設定する場合には、「文字間隔」の精度一覧から任意の精度を選択します。

単位種別をＤＯＳ互換に設定した場合には、プリンタの解像度として表すことができます。

精度の単位は、単位種別で設定した単位となります。


文字間隔／サイズ

文字間隔のサイズを設定する場合には、「文字間隔」ボックスに任意の数を入力します。

文字間隔は、現在文字と次の文字との間隔を表します。

サイズの単位は、単位種別で設定した単位となります。


改行幅／精度

改行幅の精度を設定する場合には、「改行幅」の精度一覧から任意の精度を選択します。

単位種別をＤＯＳ互換に設定した場合には、プリンタの解像度として表すことができます。

精度の単位は、単位種別で設定した単位となります。


改行幅／サイズ

改行幅のサイズを設定する場合には、「改行幅」ボックスに任意の数を入力します。

改行幅は、現在の行の先頭から次の行の先頭の間隔を表します。

サイズの単位は、単位種別で設定した単位となります。


標準フォント

通常使うフォントを設定する場合には、「標準フォント」一覧から任意のフォントを選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、現在のプリンタの状況によってフォントの印字結果が異なります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


強調フォント

共通コマンドで強調する場合のフォントを設定する場合には、「強調フォント」一覧から任意のフォントを選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、標準フォントの強調になります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


拡張フォント１

標準フォント以外に拡張フォントとして３フォント設定できます。

拡張フォント１を設定する場合には、「拡張フォント１」一覧から任意のフォントを選択選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、現在のプリンタの状況によってフォントの印字結果が異なります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


拡張フォント

標準フォント以外に拡張フォントとして３フォント設定できます。

拡張フォント２を設定する場合には、「拡張フォント２」一覧から任意のフォントを選択選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、現在のプリンタの状況によってフォントの印字結果が異なります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


拡張フォント２

標準フォント以外に拡張フォントとして３フォント設定できます。

拡張フォント２を設定する場合には、「拡張フォント２」一覧から任意のフォントを選択選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、現在のプリンタの状況によってフォントの印字結果が異なります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


拡張フォント３

標準フォント以外に拡張フォントとして３フォント設定できます。

拡張フォント３を設定する場合には、「拡張フォント３」一覧から任意のフォントを選択選択します。

プリンタのカレントフォントにした場合には、現在のプリンタの状況によってフォントの印字結果が異なります。

プリンタ内部のフォントをご使用になる場合には、プリンタによっては文字サイズが固定になる場合があります。この場合には、TrueTypeフォントを使用ください。

プロポーショナルフォントをご使用になると、文字が重なる場合があります。


拡張ＥＳＣコード

フォームレイアウト上のＥＳＣコード（1BH）として扱う文字やコードを設定する場合には、「拡張ＥＳＣコード」ボックスに任意の文字を入力します。

拡張ＥＳＣコードは、共通コマンドの認識コードとしても使用します。


拡張ＦＳコード

フォームレイアウト上のＦＳコード（1CH）として扱う文字やコードを設定する場合には、「拡張ＦＳコード」ボックスに任意の文字を入力します。


バックグランド印刷

バックグランド印刷する場合には、「バックグランド印刷」チェックボックスをオンにします。

バックグランド印刷に設定した場合は、印刷中断ダイアログが表示されません。


ダイアログ印刷

印刷開始時に「印刷」コモンダイアログを実行する場合には、「ダイアログ印刷」チェックボックスをオンにします。


スタイル編集／DOS互換版プリンタドライバ（WPDRV32)
印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル編集／DOS版プリンタドライバ(WPDRV32)

スタイル情報を編集するためのダイアログです。

 (ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


文字種類／パイカ

文字の種類をパイカに設定する場合には、「パイカ」をクリックします。

パイカ設定をした場合には、文字間隔のサイズは4に固定されます。


文字種類／半角

文字の種類を半角に設定する場合には、「半角」をクリックします。


文字間隔

文字間隔を設定する場合には、「文字間隔」ボックスに０から４までの任意の数を入力します。

文字間隔は、現在の文字と次の文字との間隔をドット数で表します。


改行幅

改行幅を設定する場合には、「改行幅」ボックスに０から４０までの任意の数を入力します。

改行幅は、現在の行の先頭から次行の先頭の間隔をドット数で表します。


スタイル編集／用紙レイアウト
 印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル編集／用紙レイアウト

スタイル情報を編集するためのダイアログです。

(ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


用紙サイズ

使用する用紙サイズを設定する場合には、「用紙サイズ」一覧から任意のサイズを選択します。

用紙サイズは、プリンタのモデルによって異なります。

一覧では、選択したプリンタが対応している用紙サイズを表示します。

ユーザ定義に設定した場合には、用紙長と用紙幅の設定ができます。

プリンタカレントサイズに設定した場合には、WINDOWSプリンタドライバで設定している用紙サイズになります。


用紙の向き／デフォルト
用紙の向き／プリンタのカレント

用紙の向きをデフォルトに設定する場合には、「プリンタのカレント」をクリックします。

プリンタのカレントに設定した場合には、WINDOWSプリンタドライバで設定している向き

になります。


用紙の向き／縦

用紙の短い辺が水平になるように設定する場合には、「縦」をクリックします。


用紙の向き／横

用紙の長い辺が水平になるように設定する場合には、「横」をクリックします。


給紙方法

使用する用紙のトレイを設定する場合には、「給紙方法」一覧から任意のトレイを選択します。

給紙方法は、プリンタのモデルによって異なります。

プリンタカレント方法に設定した場合には、WINDOWSプリンタドライバで設定している給紙方法になります。


部数

部数を設定する場合には、「部数」ボックスに任意の数を入力します。

部数は、プリンタのモデルによって設定できる範囲が異なります。

WINDOWSプリンタドライバで設定している部数に設定する場合には、０を入力します。


ユーザ定義サイズ／用紙長

用紙サイズをユーザ定義に設定して、用紙長を設定する場合には、「用紙長」ボックスに任意の数(0.1mm単位）を入力します。

用紙長はプリンタのモデルによって、設定できる範囲が異なります。

WINDOWSプリンタドライバで設定している用紙長に設定する場合には、０を入力します。

ユーザ定義サイズは、プリンタのモデルによっては設定できない場合があります。


ユーザ定義サイズ／用紙幅

用紙サイズをユーザ定義に設定して、用紙幅を設定する場合には、「用紙幅」ボックスに任意の数(0.1mm単位）を入力します。

用紙幅はプリンタのモデルによって、設定できる範囲が異なります。

WINDOWSプリンタドライバで設定している用紙幅に設定する場合には、０を入力します。

ユーザ定義サイズは、プリンタのモデルによっては設定できない場合があります。


スタイル編集／ファイル出力
印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

スタイル編集／ファイル出力

スタイル情報を編集するためのダイアログです。

(ダイアログの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


桁数

１行の印字桁数を指定する場合には、「桁数」ボックスに２から５００までの任意の数を入力します。


行数

１ページの印字行数を指定する場合には、「行数」ボックスに０から２００までの任意の数を入力します。

０の場合には、連続印刷となります。

連続印刷とは、指定している用紙の印字可能な行数分印字します。


レフトマージン

各行の印刷開始位置を指定する場合には、「レフトマージン」ボックスに０から２００までの任意の数を入力します。

単位は半角スペースの１文字分に換算します。


水平タブ

水平タブの桁数を指定する場合には、「水平タブ」ボックスに０から１００までの任意の数を入力します。


垂直タブ

垂直タブの桁数を指定する場合には、「垂直タブ」ボックスに０から１００までの任意の数を入力します。


ページ指定／開始ページ

印刷を開始するページ番号を指定する場合には、「開始ページ」ボックスに１から１００００までの任意の数を入力します。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合には、開始ページは無効になります。

改ページコード（0CH）はページの区切りとして扱います。


ページ指定／印刷ページ数

開始ページからの印刷ページ数を指定する場合には、「印刷ページ数」ボックスに１から１００００までの任意の数を入力します。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合には、印刷ページ数は無効になります。


ページ印字／スキップページ数
ページ番号印字／スキップページ数

スキップページ数を指定する場合には、「スキップページ数」ボックスに０から１００００までの任意の数を入力します。

スキップページ数指定は、印字開始ページから指定したページ数分ページ番号を印字しません。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合には、スキップページ数は無効になります。


ページ印字／開始番号
ページ番号印字／開始番号

開始番号を指定する場合には、「開始番号」ボックスに１から１００００までの任意の数を入力します。

開始番号指定は、印字開始ページから指定したスキップページ数分ページをスキップして、それ以降、指定された開始番号から順番に印字を行います。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合には、開始番号は無効になります。


ページ飾り／左飾り

ページ番号の左飾を指定する場合には、「左飾り」ボックスに任意の文字を入力します。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合やページ印字なしにした場合には、ページ飾りは無効になります。


ページ飾り／右飾り

ページ番号の右飾を指定する場合には、「右飾り」ボックスに任意の文字を入力します。

行数指定で連続（行数：０）指定した場合やページ印字なしにした場合には、ページ飾りは無効になります。


ページ印字なし
ページ番号印字なし

ページ番号の印字を行わない場合には、「なし」チェックボックスをオンにします。


メニュー
印字モード設定(MGPRN)ユーティリティ

メニュー

以下にMGPRN のプルダウンメニューを示します。

(メニューの図をクリックするとその場所の説明が表示されます。)


ファイル／開く

スタイルファイルを開いたり、検索します。

新規に作成する場合には、新規に作成したいファイル名を「対象スタイルファイル名」ボックスに入力してから開くか、開いた後にファイルオープンダイアログの「ファイル名」ボックスに入力して「開く」ボタンをクリックします。

ここで、新規作成の確認が表示しますので「はい」ボタンをクリックします。

「いいえ」ボタンをクリックした場合には作成しません。


ファイル／情報出力

現在のスタイルファイルで登録しているスタイルの情報をＣＳＶ形式でファイル出力します。

出力する場合には、保存ダイアログで保存したいファイル名（デフォルトはスタイルファイ名に拡張子を'CSV'付加）入力して保存してください。


ファイル／情報印刷

現在のスタイルファイルで登録しているスタイルの情報を印刷します。

各スタイル毎の情報を１ページ毎に印字します。


ファイル／ページ設定

情報印刷の余白、用紙サイズ、用紙の向きや給紙方法を変更します。


ファイル／終了

印字モード設定ユーティリティを終了します。


ヘルプ／ヘルプ表示

印字モード設定ユーティリティのヘルプを表示します。


ヘルプ／MGPRN情報

印字モード設定ユーティリティのバージョン情報を表示します。


実行

このダイアログボックスを閉じ、変更内容を保存します。


中止

変更内容を保存せずにダイアログボックスを閉じます。


対象外字ファイル名

設定対象の外字ファイル名を入力するには、「対象外字ファイル名」ボックスに外字ファイル名を入力します。


参照

設定対象の外字ファイル名の場所を探す場合には、「参照」ボタンをクリックしま

す．


外字定義コード／なし

プリンタの外字領域に外字パターンコードを定義しない場合には、「なし」をクリックします。

この場合、外字パターンをグラフィックで印刷します。


外字定義コード／複数

プリンタの外字領域に複数の外字パターンを定義する場合には、「複数」をクリックし

ます。

この場合、プリンタの外字領域の先頭コードから定義して印刷します。

使用する外字コード（プリンタ側）にあらかじめ定義されていた外字は壊されます。

プリンタによっては、縦倍角、４倍角の外字（１行に複数の外字が存在）を印刷させると、外字１文字印字する度に半文字分改行する場合があります。

各プリンタ機種の定義する外字領域


外字定義コード／最終

プリンタの外字領域の最後のコードに外字パターンを定義する場合には、「最終」をク

リックします。

各プリンタ機種の定義するコード

使用する外字コード（プリンタ側）にあらかじめ定義されていた外字は壊されます。

プリンタによっては、縦倍角、４倍角の外字（１行に複数の外字が存在）を印刷させると、外字１文字印字する度に半文字分改行する場合があります。


外字定義コード／指定

プリンタの外字領域の指定コードに外字パターンを定義する場合には、「指定」をクリックします。

この場合、定義コードを指定してください。

使用する外字コード（プリンタ側）にあらかじめ定義されていた外字は壊されます。

プリンタによっては、縦倍角、４倍角の外字（１行に複数の外字が存在）を印刷させると、外字１文字印字する度に半文字分改行する場合があります。


外字定義コード／定義コード

外字定義コードを指定した場合には、「定義コード」ボックスにプリンタの外字領域内

の任意のコードを入力します。

各プリンタ機種の指定可能外字領域

プリンタの外字コードで、有効範囲外のコードを指定した場合には、範囲内の最終コー

ドを使用します。